10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Internal Clock Speed MHz

0

20

40

60

80

100

120

* * * * * * * *

140

* * * * *

*

*

* S

D H R Y S T O N E K

ARM2 (1.2m -> 1.0m)

ARM3 Evolution (1.0m -> 0.8m) Actual Predicted Source (Acorn, Advanced Risc Machines)

ARM6 (0.8m -> 0.6m 1994) New ’C’ Compiler

ARM7 (0.8m -> 0.5m 1995) New ’C++’ Compiler

ARM8 (0.6m -> 0.35m) 1995 ->

Acorn Processor Technology Roadmap kDhrystones - vs - Clock Speed (MHz)

*